-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.282325704898
cusum  =  0.140468181845
eta  =  0.732846538723
hl_amp_ratio  =  0.5628564252
kurtosis  =  -0.434941704355
n_points  =  159
period  =  0.51376561899
period_SNR  =  20.3568647475
period_log10FAP  =  -17.8047087023
period_uncertainty  =  7.05799577286e-05
phase_cusum  =  0.256044105385
phase_eta  =  0.21575319363
phi21  =  -2.31776004449
phi31  =  -1.5716104453
quartile31  =  0.315
r21  =  0.46069436548
r31  =  0.257336166632
shapiro_w  =  0.946240782738
skewness  =  -0.635728255626
slope_per10  =  -0.207399995998
slope_per90  =  0.186316604589
stetson_k  =  0.773455817799
weighted_mean  =  16.4342452728
weighted_std  =  0.230184331955
