-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.384846394441
cusum  =  0.108488157457
eta  =  0.696741779879
hl_amp_ratio  =  0.346826723702
kurtosis  =  -0.16490003625
n_points  =  322
period  =  0.43819509688
period_SNR  =  46.1288850748
period_log10FAP  =  -38.1372509649
period_uncertainty  =  6.53112738396e-05
phase_cusum  =  0.206439824572
phase_eta  =  0.395662784512
phi21  =  -2.44249847901
phi31  =  -4.44743239203
quartile31  =  0.545
r21  =  0.440139201723
r31  =  0.306197031093
shapiro_w  =  0.884972035885
skewness  =  -0.928791567909
slope_per10  =  -0.080212956876
slope_per90  =  0.147671742295
stetson_k  =  0.737237926905
weighted_mean  =  13.4848115751
weighted_std  =  0.364033316602
