-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.73


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.124886770056
cusum  =  0.164428246794
eta  =  0.51910705464
hl_amp_ratio  =  1.4187694533
kurtosis  =  0.795525899824
n_points  =  163
period  =  1.60432747083
period_SNR  =  12.8958087693
period_log10FAP  =  -9.51376933104
period_uncertainty  =  0.000688080182787
phase_cusum  =  0.289493189336
phase_eta  =  0.587168487584
phi21  =  2.49176350517
phi31  =  2.00466097982
quartile31  =  0.14
r21  =  0.205921158963
r31  =  0.259098362234
shapiro_w  =  0.970409810543
skewness  =  0.587399048595
slope_per10  =  -0.637799985707
slope_per90  =  0.75939998962
stetson_k  =  0.753062422574
weighted_mean  =  13.4823439099
weighted_std  =  0.122589479973
