-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  NonVar
class_probability =  0.37


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0265570217706
cusum  =  0.113557322407
eta  =  1.67220455421
hl_amp_ratio  =  0.815228750973
kurtosis  =  67.1364833484
n_points  =  329
period  =  1.36323015765
period_SNR  =  14.1375852056
period_log10FAP  =  -1.41200932936
period_uncertainty  =  0.000421400398119
phase_cusum  =  0.104779654623
phase_eta  =  1.82254430104
phi21  =  -1.3814443176
phi31  =  -1.47201196433
quartile31  =  0.04
r21  =  0.279849889063
r31  =  0.242454438482
shapiro_w  =  0.601759374142
skewness  =  -4.76015615789
slope_per10  =  -0.61953359115
slope_per90  =  0.643873571529
stetson_k  =  0.499796875662
weighted_mean  =  10.2783409437
weighted_std  =  0.0592994571167
