-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.292286188524
cusum  =  0.177252608876
eta  =  0.425174072896
hl_amp_ratio  =  0.768831722937
kurtosis  =  -0.738540957409
n_points  =  216
period  =  0.501199948841
period_SNR  =  27.9885143117
period_log10FAP  =  -29.3016066703
period_uncertainty  =  6.81978933419e-05
phase_cusum  =  0.244511099126
phase_eta  =  0.331010260628
phi21  =  3.94094495371
phi31  =  4.74929508095
quartile31  =  0.375
r21  =  0.342845104741
r31  =  0.173473137368
shapiro_w  =  0.929533541203
skewness  =  -0.55151983676
slope_per10  =  -0.246999987867
slope_per90  =  0.211672146878
stetson_k  =  0.819499975133
weighted_mean  =  15.6436331325
weighted_std  =  0.252200591888
