-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.91


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.277300349928
cusum  =  0.141886852923
eta  =  0.59577528259
hl_amp_ratio  =  0.543065099777
kurtosis  =  -0.976987643686
n_points  =  130
period  =  0.493612996516
period_SNR  =  18.1883447954
period_log10FAP  =  -15.3190944068
period_uncertainty  =  6.51445131143e-05
phase_cusum  =  0.250232472179
phase_eta  =  0.224627888209
phi21  =  0.852546408708
phi31  =  -1.14210701472
quartile31  =  0.3875
r21  =  0.419826402864
r31  =  0.268837264624
shapiro_w  =  0.916153788567
skewness  =  -0.529218214565
slope_per10  =  -0.338718185633
slope_per90  =  0.257733330751
stetson_k  =  0.817530921103
weighted_mean  =  16.6973942998
weighted_std  =  0.226188572006
