-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.429869093221
cusum  =  0.0759750431919
eta  =  0.768996425141
hl_amp_ratio  =  0.369597071679
kurtosis  =  0.0770117727684
n_points  =  322
period  =  0.493978768412
period_SNR  =  43.0549859924
period_log10FAP  =  -37.259553668
period_uncertainty  =  8.29983952435e-05
phase_cusum  =  0.246278689406
phase_eta  =  0.401366658354
phi21  =  0.815634955174
phi31  =  -1.43299501755
quartile31  =  0.515
r21  =  0.432519228395
r31  =  0.293380664716
shapiro_w  =  0.896330237389
skewness  =  -0.947880234099
slope_per10  =  -0.0543762666612
slope_per90  =  0.0889751561922
stetson_k  =  0.762273246634
weighted_mean  =  10.4992746114
weighted_std  =  0.379028472044
