-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.343637768437
cusum  =  0.115674032173
eta  =  0.572333472764
hl_amp_ratio  =  0.243450632045
kurtosis  =  -0.0441472044262
n_points  =  232
period  =  0.504254775481
period_SNR  =  27.0259689156
period_log10FAP  =  -26.2472769273
period_uncertainty  =  6.91214476062e-05
phase_cusum  =  0.264356686016
phase_eta  =  0.211313306731
phi21  =  0.734535092935
phi31  =  -1.49847344507
quartile31  =  0.35
r21  =  0.452372738772
r31  =  0.396968483151
shapiro_w  =  0.836951315403
skewness  =  -1.0794641695
slope_per10  =  -0.104276101558
slope_per90  =  0.23799999617
stetson_k  =  0.695832866702
weighted_mean  =  15.5137996818
weighted_std  =  0.318926211103
