-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.9


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.367206790972
cusum  =  0.118539699456
eta  =  0.587974762288
hl_amp_ratio  =  0.457437612953
kurtosis  =  -0.715280098471
n_points  =  376
period  =  0.47572143486
period_SNR  =  47.0674476417
period_log10FAP  =  -50.5437003562
period_uncertainty  =  6.08837721844e-05
phase_cusum  =  0.235438653194
phase_eta  =  0.285400979433
phi21  =  3.73714710926
phi31  =  4.95476400747
quartile31  =  0.53
r21  =  0.427254036375
r31  =  0.27733156944
shapiro_w  =  0.893168628216
skewness  =  -0.721103431929
slope_per10  =  -0.135164696275
slope_per90  =  0.146470489845
stetson_k  =  0.794665862009
weighted_mean  =  13.5940337374
weighted_std  =  0.323418460948
