-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.328391404808
cusum  =  0.0968466777583
eta  =  0.540885079191
hl_amp_ratio  =  0.195713101292
kurtosis  =  -0.0806044448232
n_points  =  369
period  =  0.53606508443
period_SNR  =  47.4745822971
period_log10FAP  =  -48.7905348102
period_uncertainty  =  7.80389412647e-05
phase_cusum  =  0.249787722289
phase_eta  =  0.276601434764
phi21  =  0.742046582016
phi31  =  1.62523216384
quartile31  =  0.4
r21  =  0.397360890887
r31  =  0.287377565049
shapiro_w  =  0.839628636837
skewness  =  -1.06407498391
slope_per10  =  -0.107488068819
slope_per90  =  0.164250005037
stetson_k  =  0.67317920225
weighted_mean  =  15.4202975579
weighted_std  =  0.27567939052
