-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.199612142845
cusum  =  0.106679882845
eta  =  0.577531089564
hl_amp_ratio  =  1.16774715964
kurtosis  =  -1.19260698752
n_points  =  338
period  =  0.303013663851
period_SNR  =  47.9424062486
period_log10FAP  =  -51.8482277271
period_uncertainty  =  2.96500538262e-05
phase_cusum  =  0.209985733843
phase_eta  =  0.358748181693
phi21  =  -1.45396487803
phi31  =  -1.16296697703
quartile31  =  0.2775
r21  =  0.221316928788
r31  =  0.0843809015103
shapiro_w  =  0.936165213585
skewness  =  -0.108713986784
slope_per10  =  -0.0890332581898
slope_per90  =  0.0542087765784
stetson_k  =  0.885700990412
weighted_mean  =  15.2234229605
weighted_std  =  0.156421562955
