-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.397012727264
cusum  =  0.1412913716
eta  =  0.472865818438
hl_amp_ratio  =  0.308437861659
kurtosis  =  -0.310049753843
n_points  =  374
period  =  0.472041307483
period_SNR  =  44.682965831
period_log10FAP  =  -46.5174882247
period_uncertainty  =  6.30262384589e-05
phase_cusum  =  0.272314496464
phase_eta  =  0.14041118419
phi21  =  0.69933736676
phi31  =  1.58803220104
quartile31  =  0.4375
r21  =  0.497278192265
r31  =  0.347131888313
shapiro_w  =  0.855410754681
skewness  =  -0.974046553179
slope_per10  =  -0.0997063690932
slope_per90  =  0.112593130538
stetson_k  =  0.687033617093
weighted_mean  =  14.3355769416
weighted_std  =  0.36600450264
