-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ED
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0551303717016
cusum  =  0.30013573047
eta  =  1.18576424838
hl_amp_ratio  =  2.07393530996
kurtosis  =  12.0185949297
n_points  =  374
period  =  0.33271954975
period_SNR  =  27.3496292898
period_log10FAP  =  -16.4740532405
period_uncertainty  =  3.1315370885e-05
phase_cusum  =  0.243242800369
phase_eta  =  1.76756446371
phi21  =  -1.71325528366
phi31  =  -2.98517035386
quartile31  =  0.05
r21  =  0.654713361373
r31  =  0.147158378409
shapiro_w  =  0.868109285831
skewness  =  2.15845045803
slope_per10  =  -0.0673543076044
slope_per90  =  0.0573864448523
stetson_k  =  0.762459824046
weighted_mean  =  15.0585586736
weighted_std  =  0.0423110844721
