-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.350943054581
cusum  =  0.113184538821
eta  =  0.47474785915
hl_amp_ratio  =  0.225936810893
kurtosis  =  -0.0795307535623
n_points  =  340
period  =  0.511006376238
period_SNR  =  38.3170776062
period_log10FAP  =  -40.4636097065
period_uncertainty  =  8.43244868238e-05
phase_cusum  =  0.228324007462
phase_eta  =  0.054535060814
phi21  =  0.738156418229
phi31  =  -1.48368282036
quartile31  =  0.36
r21  =  0.488766210596
r31  =  0.402037616172
shapiro_w  =  0.853363335133
skewness  =  -1.03634826027
slope_per10  =  -0.159211849314
slope_per90  =  0.303000002168
stetson_k  =  0.684914912194
weighted_mean  =  14.094093423
weighted_std  =  0.298919417032
