-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.306472657938
cusum  =  0.297357134425
eta  =  0.508089322394
hl_amp_ratio  =  0.606485357705
kurtosis  =  -0.415116730234
n_points  =  372
period  =  0.510957356767
period_SNR  =  32.9928702448
period_log10FAP  =  -30.7812103426
period_uncertainty  =  7.3846306945e-05
phase_cusum  =  0.23579512296
phase_eta  =  0.961102066568
phi21  =  0.992100476498
phi31  =  4.12843928362
quartile31  =  0.45
r21  =  0.227450383018
r31  =  0.204314180111
shapiro_w  =  0.982858359814
skewness  =  -0.329923202605
slope_per10  =  -0.0311211855194
slope_per90  =  0.0306904912034
stetson_k  =  0.786298451631
weighted_mean  =  15.0734348891
weighted_std  =  0.30233131234
