-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.274945370851
cusum  =  0.0894456179571
eta  =  0.612680616847
hl_amp_ratio  =  0.269337444043
kurtosis  =  -0.755285861416
n_points  =  376
period  =  0.572066373038
period_SNR  =  49.4719611082
period_log10FAP  =  -54.7563050082
period_uncertainty  =  8.8031882624e-05
phase_cusum  =  0.302654354861
phase_eta  =  0.0701530408491
phi21  =  0.878355588602
phi31  =  1.91469613779
quartile31  =  0.32
r21  =  0.415789611848
r31  =  0.295088808395
shapiro_w  =  0.897023439407
skewness  =  -0.706582978276
slope_per10  =  -0.128003173456
slope_per90  =  0.256719049677
stetson_k  =  0.735705597807
weighted_mean  =  15.2226730549
weighted_std  =  0.222979525935
