-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.334374143816
cusum  =  0.178651698836
eta  =  0.549235877171
hl_amp_ratio  =  0.518939156086
kurtosis  =  -0.744413060574
n_points  =  265
period  =  0.472060154116
period_SNR  =  35.3774881386
period_log10FAP  =  -32.92059977
period_uncertainty  =  6.27205785124e-05
phase_cusum  =  0.257433116625
phase_eta  =  0.284258668616
phi21  =  -2.25680000044
phi31  =  -4.17604231477
quartile31  =  0.48
r21  =  0.4457290508
r31  =  0.227839769697
shapiro_w  =  0.929601609707
skewness  =  -0.593034683248
slope_per10  =  -0.0994098849753
slope_per90  =  0.170889777658
stetson_k  =  0.781126904918
weighted_mean  =  15.7247359095
weighted_std  =  0.290137250498
