-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.306492808188
cusum  =  0.0883619976975
eta  =  0.587019304592
hl_amp_ratio  =  0.418508801356
kurtosis  =  -1.17369552592
n_points  =  266
period  =  0.484893057481
period_SNR  =  37.16317189
period_log10FAP  =  -39.059888984
period_uncertainty  =  6.61771298929e-05
phase_cusum  =  0.275077906666
phase_eta  =  0.248011846446
phi21  =  -2.52092380079
phi31  =  -1.64942583365
quartile31  =  0.4875
r21  =  0.369615427509
r31  =  0.249362720769
shapiro_w  =  0.910621225834
skewness  =  -0.448832022055
slope_per10  =  -0.137196394777
slope_per90  =  0.163599780882
stetson_k  =  0.809572518665
weighted_mean  =  15.1908344771
weighted_std  =  0.275270633232
