-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.283365930733
cusum  =  0.087356297764
eta  =  0.672968051223
hl_amp_ratio  =  0.279722233774
kurtosis  =  -0.181722245444
n_points  =  263
period  =  0.45882003719
period_SNR  =  33.7295781732
period_log10FAP  =  -31.8393045172
period_uncertainty  =  7.1098147966e-05
phase_cusum  =  0.226287799034
phase_eta  =  0.138655058603
phi21  =  0.637750261397
phi31  =  1.64949751698
quartile31  =  0.34
r21  =  0.474357407082
r31  =  0.357419875237
shapiro_w  =  0.880640149117
skewness  =  -0.960994898469
slope_per10  =  -0.121680620168
slope_per90  =  0.138446281064
stetson_k  =  0.669525035922
weighted_mean  =  15.8014245707
weighted_std  =  0.273882793138
