-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.383678407445
cusum  =  0.149393503208
eta  =  0.488989018263
hl_amp_ratio  =  0.419391853404
kurtosis  =  -0.741584407925
n_points  =  313
period  =  0.393215214904
period_SNR  =  37.9830474687
period_log10FAP  =  -39.887797513
period_uncertainty  =  5.23240481525e-05
phase_cusum  =  0.260894204899
phase_eta  =  0.16855593683
phi21  =  0.814371996189
phi31  =  -1.07294523395
quartile31  =  0.54
r21  =  0.528665192
r31  =  0.33033971692
shapiro_w  =  0.917705357075
skewness  =  -0.660807849965
slope_per10  =  -0.0628970042495
slope_per90  =  0.124061835495
stetson_k  =  0.758173778092
weighted_mean  =  14.6333623908
weighted_std  =  0.350586049954
