-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.355883340501
cusum  =  0.12520631402
eta  =  0.52837415212
hl_amp_ratio  =  0.333493037339
kurtosis  =  -0.320167111727
n_points  =  293
period  =  0.495169021814
period_SNR  =  38.8607005423
period_log10FAP  =  -41.5470142076
period_uncertainty  =  7.92312711865e-05
phase_cusum  =  0.246394343826
phase_eta  =  0.170496269009
phi21  =  -2.45777794143
phi31  =  -4.8295178142
quartile31  =  0.44
r21  =  0.418739581319
r31  =  0.288293395127
shapiro_w  =  0.850037336349
skewness  =  -0.961125919646
slope_per10  =  -0.156900489886
slope_per90  =  0.192324325982
stetson_k  =  0.742178891751
weighted_mean  =  14.9058900588
weighted_std  =  0.30354632006
