-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.299815656917
cusum  =  0.100665351204
eta  =  0.503954349337
hl_amp_ratio  =  0.449061788686
kurtosis  =  -0.868280230636
n_points  =  406
period  =  0.536163061118
period_SNR  =  47.3394083164
period_log10FAP  =  -53.3755216642
period_uncertainty  =  7.73550138264e-05
phase_cusum  =  0.257061055716
phase_eta  =  0.16436686972
phi21  =  0.785700838143
phi31  =  -1.00369922709
quartile31  =  0.42
r21  =  0.470413597602
r31  =  0.278229980819
shapiro_w  =  0.926666259766
skewness  =  -0.543986787105
slope_per10  =  -0.133158938497
slope_per90  =  0.170271970037
stetson_k  =  0.784125517985
weighted_mean  =  14.4685643135
weighted_std  =  0.255919636587
