-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.89


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.275152211056
cusum  =  0.141217865904
eta  =  0.5789272385
hl_amp_ratio  =  0.433092418515
kurtosis  =  -0.744322909878
n_points  =  266
period  =  0.45447715119
period_SNR  =  32.3211821474
period_log10FAP  =  -32.5521750322
period_uncertainty  =  5.81291771114e-05
phase_cusum  =  0.241374911717
phase_eta  =  0.499122946757
phi21  =  4.16859904156
phi31  =  4.29381508807
quartile31  =  0.38
r21  =  0.31113060108
r31  =  0.14514473391
shapiro_w  =  0.946388304234
skewness  =  -0.511005334827
slope_per10  =  -0.0979971485388
slope_per90  =  0.187733754861
stetson_k  =  0.770887010897
weighted_mean  =  15.2867744995
weighted_std  =  0.240380670469
