-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  NonVar
class_probability =  0.72


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0749014546529
cusum  =  0.157977123444
eta  =  1.52413298796
hl_amp_ratio  =  0.936263257765
kurtosis  =  0.16240462531
n_points  =  263
period  =  2340.499005
period_SNR  =  17.5387918194
period_log10FAP  =  -5.41982109317
period_uncertainty  =  1671.78500357
phase_cusum  =  0.157759196449
phase_eta  =  1.50336953281
phi21  =  1.63234368737
phi31  =  2.41965462886
quartile31  =  0.135
r21  =  0.300567430939
r31  =  0.140299611316
shapiro_w  =  0.995525419712
skewness  =  0.0448780127943
slope_per10  =  -59.1890929408
slope_per90  =  66.5538772737
stetson_k  =  0.798513218924
weighted_mean  =  17.9728307577
weighted_std  =  0.102001781714
