-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.61


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.202889178828
cusum  =  0.123230763566
eta  =  0.585600902445
hl_amp_ratio  =  1.97735582241
kurtosis  =  -1.38207813031
n_points  =  371
period  =  0.390921785951
period_SNR  =  60.0977444441
period_log10FAP  =  -65.5797752798
period_uncertainty  =  4.30948265402e-05
phase_cusum  =  0.29243532164
phase_eta  =  0.134367793001
phi21  =  -1.33010749243
phi31  =  0.326045878886
quartile31  =  0.28
r21  =  0.151190422921
r31  =  0.0832836424238
shapiro_w  =  0.904841780663
skewness  =  0.31617664519
slope_per10  =  -0.118704522262
slope_per90  =  0.130143292325
stetson_k  =  0.84608432914
weighted_mean  =  14.3721898787
weighted_std  =  0.148347439603
