-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.8


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.354742481
cusum  =  0.195327168221
eta  =  0.566487449938
hl_amp_ratio  =  0.450984240756
kurtosis  =  -0.795638121067
n_points  =  272
period  =  0.503603874126
period_SNR  =  34.2497752358
period_log10FAP  =  -35.2181822299
period_uncertainty  =  6.77287485704e-05
phase_cusum  =  0.256542171741
phase_eta  =  0.48910849982
phi21  =  0.654142837705
phi31  =  0.0962183196119
quartile31  =  0.48
r21  =  0.28366687647
r31  =  0.0464383667881
shapiro_w  =  0.907948732376
skewness  =  -0.647919452637
slope_per10  =  -0.0679872084622
slope_per90  =  0.171526618515
stetson_k  =  0.798113470615
weighted_mean  =  15.4607753235
weighted_std  =  0.297183319418
