-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  NonVar
class_probability =  0.65


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0130456679394
cusum  =  0.0894419814068
eta  =  1.61481125338
hl_amp_ratio  =  1.29325601752
kurtosis  =  0.872992534963
n_points  =  266
period  =  0.0790208568896
period_SNR  =  10.8769704035
period_log10FAP  =  -1.5329423815
period_uncertainty  =  2.33450097332e-06
phase_cusum  =  0.116327084462
phase_eta  =  1.92293208195
phi21  =  2.83483994936
phi31  =  3.19041238289
quartile31  =  0.03
r21  =  0.226365908758
r31  =  0.0969208023876
shapiro_w  =  0.979454994202
skewness  =  -0.111785327562
slope_per10  =  -0.0383798174742
slope_per90  =  0.0517696365357
stetson_k  =  0.764185630307
weighted_mean  =  16.4015940525
weighted_std  =  0.0264907250749
