-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.355086837154
cusum  =  0.133624327075
eta  =  0.544538179141
hl_amp_ratio  =  0.396320788947
kurtosis  =  -0.346518150385
n_points  =  272
period  =  0.431809631034
period_SNR  =  30.0984826896
period_log10FAP  =  -28.8464966319
period_uncertainty  =  5.24754079764e-05
phase_cusum  =  0.231406950847
phase_eta  =  0.246489312672
phi21  =  4.06766680038
phi31  =  5.09486030234
quartile31  =  0.41
r21  =  0.515906283242
r31  =  0.294428607035
shapiro_w  =  0.925680041313
skewness  =  -0.765532115337
slope_per10  =  -0.0698677064501
slope_per90  =  0.182159197798
stetson_k  =  0.746330734107
weighted_mean  =  15.0477763949
weighted_std  =  0.307883745153
