-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.315066859973
cusum  =  0.144274501256
eta  =  0.543370770078
hl_amp_ratio  =  0.462013974345
kurtosis  =  -0.705002007926
n_points  =  389
period  =  0.550238529602
period_SNR  =  46.3723422151
period_log10FAP  =  -50.4054971176
period_uncertainty  =  9.70495408406e-05
phase_cusum  =  0.265821614828
phase_eta  =  0.0695533592595
phi21  =  -2.23375533237
phi31  =  -1.13680367071
quartile31  =  0.39
r21  =  0.464004825109
r31  =  0.350486508561
shapiro_w  =  0.915009856224
skewness  =  -0.659147427955
slope_per10  =  -0.109861846191
slope_per90  =  0.1668433269
stetson_k  =  0.776325284498
weighted_mean  =  16.2826566312
weighted_std  =  0.263489625959
