-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.316708409787
cusum  =  0.108712837583
eta  =  0.496463060987
hl_amp_ratio  =  0.349366548696
kurtosis  =  -0.604188721802
n_points  =  362
period  =  0.513152817048
period_SNR  =  39.7525708454
period_log10FAP  =  -40.0762120992
period_uncertainty  =  8.89038171258e-05
phase_cusum  =  0.252005880013
phase_eta  =  0.563538610012
phi21  =  -2.15251198546
phi31  =  -3.65328719166
quartile31  =  0.46
r21  =  0.322040401211
r31  =  0.186940848847
shapiro_w  =  0.910619318485
skewness  =  -0.71190162904
slope_per10  =  -0.0604769537462
slope_per90  =  0.0955937590474
stetson_k  =  0.753881934343
weighted_mean  =  14.6999777904
weighted_std  =  0.290119570248
