-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  NonVar
class_probability =  0.52


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0182082242832
cusum  =  0.154548909161
eta  =  1.67110034053
hl_amp_ratio  =  1.04459726124
kurtosis  =  1.24567408931
n_points  =  266
period  =  1.00053393395
period_SNR  =  14.6302207284
period_log10FAP  =  -3.66998202955
period_uncertainty  =  0.000267293760021
phase_cusum  =  0.148708773352
phase_eta  =  1.94031685702
phi21  =  2.48261476615
phi31  =  5.60407208331
quartile31  =  0.03
r21  =  0.192498618807
r31  =  0.411071942012
shapiro_w  =  0.963604569435
skewness  =  -0.506556517096
slope_per10  =  -0.471200002357
slope_per90  =  0.356206035003
stetson_k  =  0.760018780117
weighted_mean  =  15.7371774952
weighted_std  =  0.0277656316327
