-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.231068744637
cusum  =  0.118249718785
eta  =  0.619287886682
hl_amp_ratio  =  0.445481733729
kurtosis  =  -0.467054490805
n_points  =  232
period  =  0.536073981906
period_SNR  =  27.4873915438
period_log10FAP  =  -24.8426684654
period_uncertainty  =  7.67354698613e-05
phase_cusum  =  0.264329402423
phase_eta  =  0.515380168069
phi21  =  3.6950107553
phi31  =  4.95446127309
quartile31  =  0.33
r21  =  0.475051046919
r31  =  0.258567912046
shapiro_w  =  0.93288564682
skewness  =  -0.694285346008
slope_per10  =  -0.137113952837
slope_per90  =  0.137335644697
stetson_k  =  0.754019602776
weighted_mean  =  16.2778053233
weighted_std  =  0.202267380061
