-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ED
class_probability =  0.67


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0134842522085
cusum  =  0.173396847661
eta  =  1.41105346487
hl_amp_ratio  =  1.77308214779
kurtosis  =  26.9984189274
n_points  =  276
period  =  0.185618439972
period_SNR  =  12.7605429411
period_log10FAP  =  -2.43905307591
period_uncertainty  =  7.53107641002e-06
phase_cusum  =  0.142762834623
phase_eta  =  1.92663069242
phi21  =  2.10001869823
phi31  =  2.85913492554
quartile31  =  0.02
r21  =  0.0964731522024
r31  =  0.143732177648
shapiro_w  =  0.702175378799
skewness  =  2.93243574811
slope_per10  =  -0.0893127705624
slope_per90  =  0.192288801692
stetson_k  =  0.600685709325
weighted_mean  =  13.8949420782
weighted_std  =  0.0234398872604
