-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  NonVar
class_probability =  0.58


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.0134674433256
cusum  =  0.0624900718407
eta  =  1.94536151014
hl_amp_ratio  =  0.859590169506
kurtosis  =  0.800812433923
n_points  =  403
period  =  0.131348705419
period_SNR  =  11.3372806824
period_log10FAP  =  -1.31433927958
period_uncertainty  =  4.63082448091e-06
phase_cusum  =  0.116286202055
phase_eta  =  1.87034374598
phi21  =  -0.743377491791
phi31  =  -3.75169456433
quartile31  =  0.05
r21  =  0.329670160648
r31  =  0.414680887109
shapiro_w  =  0.978114843369
skewness  =  -0.413093976627
slope_per10  =  -0.0382164818044
slope_per90  =  0.0436198864481
stetson_k  =  0.768033873547
weighted_mean  =  16.4852536906
weighted_std  =  0.0342130874962
