-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.378180221835
cusum  =  0.14115748929
eta  =  0.495663413166
hl_amp_ratio  =  0.27583075956
kurtosis  =  -0.666600986776
n_points  =  219
period  =  0.490732883266
period_SNR  =  27.6142331841
period_log10FAP  =  -26.5858667943
period_uncertainty  =  6.77807862228e-05
phase_cusum  =  0.246250203221
phase_eta  =  0.141581259384
phi21  =  0.766780958982
phi31  =  2.09580292007
quartile31  =  0.5
r21  =  0.418231071114
r31  =  0.329962054505
shapiro_w  =  0.875335216522
skewness  =  -0.799619794318
slope_per10  =  -0.105800152359
slope_per90  =  0.217788157171
stetson_k  =  0.708270095652
weighted_mean  =  15.5743653117
weighted_std  =  0.332008182904
