-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.257224770557
cusum  =  0.176318042604
eta  =  0.683209754276
hl_amp_ratio  =  0.52376513931
kurtosis  =  -0.701694622448
n_points  =  383
period  =  0.555549939199
period_SNR  =  42.4999693134
period_log10FAP  =  -50.5539494525
period_uncertainty  =  8.27943295147e-05
phase_cusum  =  0.290555691906
phase_eta  =  0.279927128512
phi21  =  0.946011848206
phi31  =  2.34680880517
quartile31  =  0.39
r21  =  0.443170916968
r31  =  0.26750212442
shapiro_w  =  0.946356236935
skewness  =  -0.410385812901
slope_per10  =  -0.115752121329
slope_per90  =  0.193572954745
stetson_k  =  0.808717042931
weighted_mean  =  13.9571225109
weighted_std  =  0.240727696182
