-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.252783226829
cusum  =  0.161540281301
eta  =  0.574456127987
hl_amp_ratio  =  0.445138757126
kurtosis  =  -0.854843538285
n_points  =  321
period  =  0.586045827907
period_SNR  =  43.8618688785
period_log10FAP  =  -39.1408258345
period_uncertainty  =  9.73433398828e-05
phase_cusum  =  0.256263778768
phase_eta  =  0.182260402316
phi21  =  4.02319304493
phi31  =  5.2584098627
quartile31  =  0.34
r21  =  0.537439714293
r31  =  0.373947727177
shapiro_w  =  0.91830599308
skewness  =  -0.602248805244
slope_per10  =  -0.163999643995
slope_per90  =  0.202645665727
stetson_k  =  0.778111053398
weighted_mean  =  14.7045185879
weighted_std  =  0.228774010106
