-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.396027766125
cusum  =  0.144014932193
eta  =  0.649072375902
hl_amp_ratio  =  0.216314864597
kurtosis  =  -0.471516276828
n_points  =  354
period  =  0.453966838333
period_SNR  =  41.6173760252
period_log10FAP  =  -43.416404654
period_uncertainty  =  5.60951518618e-05
phase_cusum  =  0.221818992129
phase_eta  =  0.304487117771
phi21  =  0.635752311413
phi31  =  1.5661801196
quartile31  =  0.57
r21  =  0.495069357203
r31  =  0.337502577809
shapiro_w  =  0.833363115788
skewness  =  -0.964055478628
slope_per10  =  -0.116946221451
slope_per90  =  0.15186436981
stetson_k  =  0.664302548487
weighted_mean  =  15.9757310439
weighted_std  =  0.377553784991
