-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.337409500404
cusum  =  0.0958906289333
eta  =  0.679011254833
hl_amp_ratio  =  0.252052436186
kurtosis  =  0.148966647784
n_points  =  357
period  =  0.527820222388
period_SNR  =  36.8428340045
period_log10FAP  =  -37.7171569183
period_uncertainty  =  7.58318821974e-05
phase_cusum  =  0.251835269489
phase_eta  =  0.301377056454
phi21  =  -2.48436940216
phi31  =  -4.81114908556
quartile31  =  0.29
r21  =  0.573773064712
r31  =  0.330489350072
shapiro_w  =  0.834756553173
skewness  =  -1.15583376823
slope_per10  =  -0.0986785041843
slope_per90  =  0.202007520694
stetson_k  =  0.664435066396
weighted_mean  =  15.2152123772
weighted_std  =  0.269764158443
