-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.6


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.154137882956
cusum  =  0.168330324857
eta  =  0.881887743424
hl_amp_ratio  =  0.700110892703
kurtosis  =  0.211737085165
n_points  =  329
period  =  0.314151215239
period_SNR  =  26.9735615022
period_log10FAP  =  -18.8771280236
period_uncertainty  =  2.79633284936e-05
phase_cusum  =  0.193134141003
phase_eta  =  1.1809205464
phi21  =  3.11383005046
phi31  =  2.48905928628
quartile31  =  0.23
r21  =  0.236092835959
r31  =  0.00246156167814
shapiro_w  =  0.96952098608
skewness  =  -0.591892193286
slope_per10  =  -0.0340596592827
slope_per90  =  0.0239651227712
stetson_k  =  0.744021818871
weighted_mean  =  16.4349147232
weighted_std  =  0.187126555149
