-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.380769467777
cusum  =  0.101099243129
eta  =  0.519975710349
hl_amp_ratio  =  0.296663471358
kurtosis  =  -0.240329253111
n_points  =  325
period  =  0.442389987112
period_SNR  =  37.7401681401
period_log10FAP  =  -38.5708809721
period_uncertainty  =  5.48245171311e-05
phase_cusum  =  0.262723305227
phase_eta  =  0.572277224145
phi21  =  3.69396860012
phi31  =  4.94032467815
quartile31  =  0.42
r21  =  0.381944688779
r31  =  0.182444936835
shapiro_w  =  0.871292233467
skewness  =  -0.961522405227
slope_per10  =  -0.0739144462507
slope_per90  =  0.0845978431934
stetson_k  =  0.696493707301
weighted_mean  =  15.2782762115
weighted_std  =  0.333151423594
