-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.261550047065
cusum  =  0.090103234404
eta  =  0.959551245376
hl_amp_ratio  =  0.452625291741
kurtosis  =  -0.481788467881
n_points  =  324
period  =  0.573930870357
period_SNR  =  45.8040474205
period_log10FAP  =  -35.9737270334
period_uncertainty  =  9.33403078534e-05
phase_cusum  =  0.235600423821
phase_eta  =  0.340958044662
phi21  =  -2.25503144916
phi31  =  -0.994663442086
quartile31  =  0.3225
r21  =  0.450078853213
r31  =  0.304888366005
shapiro_w  =  0.964220643044
skewness  =  -0.329895898376
slope_per10  =  -0.131198334961
slope_per90  =  0.146949355262
stetson_k  =  0.7756452975
weighted_mean  =  16.0491847699
weighted_std  =  0.209861401391
