-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.287984027717
cusum  =  0.119385607239
eta  =  0.555571302623
hl_amp_ratio  =  0.567741050163
kurtosis  =  -0.771856780588
n_points  =  460
period  =  0.577120945667
period_SNR  =  38.8844791179
period_log10FAP  =  -58.3312279238
period_uncertainty  =  9.04238153777e-05
phase_cusum  =  0.231568800661
phase_eta  =  0.317165624505
phi21  =  -2.19323789006
phi31  =  -1.18161144327
quartile31  =  0.445
r21  =  0.417846216274
r31  =  0.346332023062
shapiro_w  =  0.934488713741
skewness  =  -0.563509080582
slope_per10  =  -0.074744682075
slope_per90  =  0.106195613311
stetson_k  =  0.82685038208
weighted_mean  =  13.6830280588
weighted_std  =  0.278532845638
