-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.330760033832
cusum  =  0.0936572910817
eta  =  0.517775745316
hl_amp_ratio  =  0.376024817379
kurtosis  =  -0.912289053955
n_points  =  356
period  =  0.52813643402
period_SNR  =  43.3918714387
period_log10FAP  =  -47.4733127496
period_uncertainty  =  7.57163155811e-05
phase_cusum  =  0.296677760707
phase_eta  =  0.0619860081462
phi21  =  0.867341218086
phi31  =  -1.02222293546
quartile31  =  0.4725
r21  =  0.498622767003
r31  =  0.365881241939
shapiro_w  =  0.914302527905
skewness  =  -0.57083945511
slope_per10  =  -0.214107969618
slope_per90  =  0.256466669962
stetson_k  =  0.758258655275
weighted_mean  =  14.6557639174
weighted_std  =  0.303325278644
