-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.5


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.201022696885
cusum  =  0.120275667581
eta  =  0.752749231699
hl_amp_ratio  =  0.54134976479
kurtosis  =  -0.510298198629
n_points  =  347
period  =  0.560789261826
period_SNR  =  43.084645193
period_log10FAP  =  -32.4179209006
period_uncertainty  =  8.91330147224e-05
phase_cusum  =  0.216582731997
phase_eta  =  0.89641763805
phi21  =  0.873501875674
phi31  =  4.32238804933
quartile31  =  0.275
r21  =  0.244083032681
r31  =  0.137597127207
shapiro_w  =  0.951268136501
skewness  =  -0.595885143961
slope_per10  =  -0.0903934698731
slope_per90  =  0.0939580324845
stetson_k  =  0.78716980738
weighted_mean  =  14.7216878301
weighted_std  =  0.185103289885
