-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.46


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.193793876907
cusum  =  0.155357952582
eta  =  0.590690381406
hl_amp_ratio  =  0.594126379942
kurtosis  =  -1.10619036164
n_points  =  335
period  =  0.350635879214
period_SNR  =  52.6928319441
period_log10FAP  =  -57.5391189397
period_uncertainty  =  3.98042778673e-05
phase_cusum  =  0.295153698013
phase_eta  =  0.186357752011
phi21  =  1.20470915579
phi31  =  3.38337212463
quartile31  =  0.26
r21  =  0.102927870655
r31  =  0.0484233910346
shapiro_w  =  0.930339813232
skewness  =  -0.242432359006
slope_per10  =  -0.122833853015
slope_per90  =  0.0828483796766
stetson_k  =  0.854139282094
weighted_mean  =  15.2372492141
weighted_std  =  0.140007321988
