-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.28639674564
cusum  =  0.127450440109
eta  =  0.61794807251
hl_amp_ratio  =  0.447145315568
kurtosis  =  -0.923105246175
n_points  =  327
period  =  0.549824843896
period_SNR  =  43.5311821065
period_log10FAP  =  -34.7591619837
period_uncertainty  =  8.5663850291e-05
phase_cusum  =  0.270715370898
phase_eta  =  0.395694862452
phi21  =  3.86954804169
phi31  =  5.00403288077
quartile31  =  0.445
r21  =  0.516871312031
r31  =  0.322697625873
shapiro_w  =  0.934513032436
skewness  =  -0.491230500065
slope_per10  =  -0.083561748785
slope_per90  =  0.0928016186553
stetson_k  =  0.758483085929
weighted_mean  =  16.2206189655
weighted_std  =  0.28202996696
