-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.374157019799
cusum  =  0.112324742497
eta  =  0.613152115996
hl_amp_ratio  =  0.333191620117
kurtosis  =  -0.242298816553
n_points  =  379
period  =  0.468205996665
period_SNR  =  38.0667074229
period_log10FAP  =  -49.0443189965
period_uncertainty  =  4.73150423371e-05
phase_cusum  =  0.226210442709
phase_eta  =  0.0912577231081
phi21  =  3.86512858126
phi31  =  4.90466501547
quartile31  =  0.43
r21  =  0.47200496005
r31  =  0.29966637849
shapiro_w  =  0.872902572155
skewness  =  -0.946334483393
slope_per10  =  -0.09423480675
slope_per90  =  0.155086727851
stetson_k  =  0.735443466267
weighted_mean  =  15.3910437041
weighted_std  =  0.302349195452
