-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.213918114549
cusum  =  0.131695153356
eta  =  0.539761697226
hl_amp_ratio  =  1.17979941997
kurtosis  =  -1.41700323042
n_points  =  392
period  =  0.314808504645
period_SNR  =  54.557938979
period_log10FAP  =  -66.639618749
period_uncertainty  =  2.65831678376e-05
phase_cusum  =  0.243201926781
phase_eta  =  0.206095517274
phi21  =  -1.49925922143
phi31  =  -3.46803734253
quartile31  =  0.3225
r21  =  0.185799036548
r31  =  0.118010147169
shapiro_w  =  0.912959516048
skewness  =  0.141428591505
slope_per10  =  -0.0924693280314
slope_per90  =  0.0726067897144
stetson_k  =  0.897262968751
weighted_mean  =  14.3793676169
weighted_std  =  0.169614183503
