-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.317732687039
cusum  =  0.190064957037
eta  =  0.559760300377
hl_amp_ratio  =  0.589820817467
kurtosis  =  -0.560822312857
n_points  =  443
period  =  0.528639850534
period_SNR  =  45.5350066543
period_log10FAP  =  -49.9800616206
period_uncertainty  =  7.83913431539e-05
phase_cusum  =  0.224082990413
phase_eta  =  0.467694428447
phi21  =  -1.8710846217
phi31  =  -3.81905276111
quartile31  =  0.46
r21  =  0.502253974717
r31  =  0.281923041105
shapiro_w  =  0.963723063469
skewness  =  -0.434409632346
slope_per10  =  -0.048290732061
slope_per90  =  0.0895011527387
stetson_k  =  0.798440750806
weighted_mean  =  14.1347865229
weighted_std  =  0.300111366501
